Centro Astronómico Hispano Alemán / Max-Planck-Institut für Astronomie

MAGIC Observation Log

Observer: Weather: Date: Telescope: 3.5m / 2.2m / 1.2m F/Ratio: f/8 / f/10 / f/25 / f/45 Magic: Black / Blue Optics: WF / HR / VHR Page: Of Notes:

Time File(s) Object RA DEC Eqnx. Airm. Filter/ Lyot/ Exp. Rep. Comments (UT) Grism Aperture time